DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ./treg22_7.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/12/05 23:48:49
END

LINELIST
    LL_ID    = 64
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = TR Diagnostics
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.415
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.05
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = C III
        WAVELNTH = 538.46
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 219
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 325.994
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 263
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ne IV
        WAVELNTH = 543.89
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 265
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.496
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 390
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.246
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 422
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 508
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.16
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 593
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 351.389
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 625
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Ar VII
        WAVELNTH = 586.149
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 626
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 353.634
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 657
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 359.878
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 746
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 362.123
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 778
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 364.367
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 810
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 615.677
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 878
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 619.427
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 910
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 623.176
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 942
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 626.926
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 974
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 92
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines.  dex = (32,60) pixels <26817>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 64
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_41                            
        WIN_DEF  = (49,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_05                             
        WIN_DEF  = (91,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = C_3_538_46                              
        WIN_DEF  = (203,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_325_99                               
        WIN_DEF  = (247,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ne_4_543_89                             
        WIN_DEF  = (249,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ca_10_558_50                            
        WIN_DEF  = (374,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_6_562_25                             
        WIN_DEF  = (406,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Ne_5_572_33                             
        WIN_DEF  = (492,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Mg_6_349_16                             
        WIN_DEF  = (577,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_351_39                               
        WIN_DEF  = (609,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Ar_7_586_15                             
        WIN_DEF  = (610,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Mg_5_353_63                             
        WIN_DEF  = (641,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_16_359_88                            
        WIN_DEF  = (730,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = WW_362_12                               
        WIN_DEF  = (762,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_7_364_37                             
        WIN_DEF  = (794,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (847,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = O_4_615_68                              
        WIN_DEF  = (862,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_619_43                               
        WIN_DEF  = (894,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_623_18                            
        WIN_DEF  = (926,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_4_626_93                              
        WIN_DEF  = (958,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 38
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 38
    RAS_VAR  = 7
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(64,92)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 64
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 92
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1657
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 153
    OBS_PROG = TREG22
    TITLE    = DIAGNOSTICS IN THE TRANSITION REGION
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 44
    TITLE_ID = 153
    STUDYVAR = 7
    SV_DESC  = VARN #2 - WIDER WINDOWS (AS REQUIRED)
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1657
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 38
        RAS_VAR  = 7
        N_REPEAT_R = 1
