DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/sas250w_11.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/05/14 17:31:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 318
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Bright TR Fast 7.2
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 366
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.741
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 416
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (25,120) pixels <17816>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 318
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_28                              
        WIN_DEF  = (354,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (427,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (611,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (741,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (998,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 160
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(250,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 250
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 160
    RAS_VAR  = 11
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(318,416)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 318
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 416
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3793
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 385
    OBS_PROG = SAS250W
    TITLE    = TIME SERIES, 250 REP, 4X240 SLIT
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 160
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 194
    TITLE_ID = 385
    STUDYVAR = 11
    SV_DESC  = 10 S, AS VAR. 7: PURE TR LINES, 4''X240'' AREA, SUM 2 ROWS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3793
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 160
        RAS_VAR  = 11
        N_REPEAT_R = 1
