DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/rapid11_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/04/29 15:12:07
END

LINELIST
    LL_ID    = 438
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Basic List 2
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 370
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 569
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (29,120) pixels <19891>
    W_WIDTH  = 29
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 438
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_76                              
        WIN_DEF  = (356,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (609,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (854,512,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (955,392,29,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (995,392,28,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 228
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(11,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 11
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 228
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (22x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(438,569)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 438
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 569
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 285
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 281
    TITLE_ID = 580
    OBS_PROG = RAPID11
    TITLE    = QUIET SUN RAPID VARIATIONS STUDY 11
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 228
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 281
    TITLE_ID = 580
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 20 S EXP, 29 PIX, 5 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 285
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 228
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
