DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/os_ar85_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/03/17 23:13:42
END

LINELIST
    LL_ID    = 431
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Active Regiion Oscillations
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.505
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1008
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 559
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (30,120) pixels <24725>
    W_WIDTH  = 30
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 431
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (63,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (738,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,512,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_51                              
        WIN_DEF  = (993,392,30,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 225
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(85,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 85
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 225
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x240) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(431,559)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 431
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 559
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1812
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 277
    TITLE_ID = 570
    OBS_PROG = OS_AR85
    TITLE    = ACTIVE REGION OSCILLATIONS 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 225
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 277
    TITLE_ID = 570
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 15 S EXP, SUM 2 ROWS, 6 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1812
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 225
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
