DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/micev_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/11/06 22:32:37
END

LINELIST
    LL_ID    = 450
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Micro-events
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.685
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 763
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.623
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1009
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 583
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (29,90) pixels <24651>
    W_WIDTH  = 29
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 450
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (64,407,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (609,407,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (739,407,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_16_360_68                            
        WIN_DEF  = (749,527,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (955,407,29,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (995,407,28,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 31
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(5,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 5
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 31
    RAS_VAR  = 9
    RV_DESC  = (20x180) arcsec, 10s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(450,583)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 450
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 583
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 74
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 34
    TITLE_ID = 600
    OBS_PROG = MICEV
    TITLE    = CORONAL MICRO-EVENTS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 31
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 34
    TITLE_ID = 600
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = 20''X180'', 10 S EXP, 2Y
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 74
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 31
        RAS_VAR  = 9
        N_REPEAT_R = 1
