DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /cs/data/plan/database/export/dynac1_16.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/05/16 14:41:56
END

LINELIST
    LL_ID    = 42
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Dynac Line List
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si IX 342
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX 349
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X 625
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V 629
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 64
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines.  dex = (21,120) pixels <12155>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 42
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (480,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (593,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (947,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 10
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(120,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 120
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 10
    RAS_VAR  = 19
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(42,64)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 42
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 64
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = -2794
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 106
    OBS_PROG = DYNAC1
    TITLE    = DYNAMICS OF SOLAR ACTIVE STRUCTURES PART 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 10
    TITLE_ID = 106
    STUDYVAR = 16
    SV_DESC  = FIRST VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2371
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 10
        RAS_VAR  = 19
        N_REPEAT_R = 1
