DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/chrom_n7_53.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/05/04 13:53:21
END

LINELIST
    LL_ID    = 349
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Chrom 5
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 574.034
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 535
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.334
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.568
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.091
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O  V
        WAVELNTH = 628.448
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 999
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 456
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (50,120) pixels <19197>
    W_WIDTH  = 50
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 349
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ca_10_574_03                            
        WIN_DEF  = (510,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (598,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_57                              
        WIN_DEF  = (728,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_09                             
        WIN_DEF  = (843,512,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_628_45                              
        WIN_DEF  = (974,392,49,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 36
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(60,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 36
    RAS_VAR  = 55
    RV_DESC  = (120x240) arcsec, 35s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(349,456)
    EXPTIME  = 35
    LL_ID    = 349
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 456
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = -2540
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 476
    OBS_PROG = CHROM_N7
    TITLE    = CHROMOSPHERIC OSCILLATIONS 7
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 41
    TITLE_ID = 476
    STUDYVAR = 53
    SV_DESC  = 35 S, 5 LINES. 50 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2535
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 36
        RAS_VAR  = 55
        N_REPEAT_R = 1
